 -9.566540060E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.791888E+00  dx in pixels
 -1.547987E+01  dy in pixels
      1.008212  scalx
      1.026435  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
