 -1.110772706E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.966200E+00  dx in pixels
 -1.047370E+01  dy in pixels
      1.010283  scalx
      1.025351  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
