 -1.004848978E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.102989E+00  dx in pixels
 -1.936995E+01  dy in pixels
      1.012174  scalx
      1.024102  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
