 -1.127153708E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.150509E-01  dx in pixels
 -1.440977E+01  dy in pixels
      1.008199  scalx
      1.026237  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
