 -1.226632558E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.866500E+00  dx in pixels
 -1.244390E+01  dy in pixels
      1.010342  scalx
      1.025635  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
