 -1.085804042E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.995112E+00  dx in pixels
 -1.956251E+01  dy in pixels
      1.013613  scalx
      1.021374  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
