 -1.243892242E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.040200E+00  dx in pixels
 -1.586850E+01  dy in pixels
      1.016135  scalx
      1.020738  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
