 -1.190095935E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.077999E-01  dx in pixels
 -8.867700E+00  dy in pixels
      1.010697  scalx
      1.024530  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
