 -1.011636715E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.296662E+00  dx in pixels
 -1.460609E+01  dy in pixels
      1.015506  scalx
      1.020932  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
