 -1.065315896E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.312117E+00  dx in pixels
 -1.546318E+01  dy in pixels
      1.009282  scalx
      1.028353  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
