 -1.056169990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.755782E+00  dx in pixels
 -1.528094E+01  dy in pixels
      1.012471  scalx
      1.024093  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
