 -1.150945980E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.286451E-02  dx in pixels
 -5.677887E-02  dy in pixels
      1.026671  scale x
      1.032938  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
