 -1.013336775E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.646555E+02  dx in pixels
  7.487739E+01  dy in pixels
      1.026294  scale x
      1.032117  scale y
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
