 -1.129478752E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.488000E+00  dx in pixels
 -9.786300E+00  dy in pixels
      1.018131  scalx
      1.019335  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
