 -1.171877445E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.086000E-01  dx in pixels
 -9.296100E+00  dy in pixels
      1.014507  scalx
      1.022047  scaly
        12.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
