 -1.064066294E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.631900E+00  dx in pixels
 -9.681500E+00  dy in pixels
      1.010483  scalx
      1.024136  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
