 -1.027063548E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.536218E+00  dx in pixels
 -1.549008E+01  dy in pixels
      1.015295  scalx
      1.021877  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
