 -1.148422558E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.954182E-02  dx in pixels
  8.915260E-02  dy in pixels
      1.029239  scale x
      1.030201  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
