 -1.180481918E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.561300E+00  dx in pixels
 -9.724600E+00  dy in pixels
      1.012058  scalx
      1.023781  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
