 -1.139634085E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.500353E+00  dx in pixels
 -1.711362E+01  dy in pixels
      1.016457  scalx
      1.020497  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
