 -1.234992305E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.484700E+00  dx in pixels
 -1.682050E+01  dy in pixels
      1.019390  scalx
      1.020184  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
