 -1.162017627E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.121498E+00  dx in pixels
 -1.803052E+01  dy in pixels
      1.011982  scalx
      1.024555  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
