 -1.268213927E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.741900E+00  dx in pixels
 -1.934230E+01  dy in pixels
      1.014667  scalx
      1.024540  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
