 -1.191484818E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.175716E+00  dx in pixels
 -1.666599E+01  dy in pixels
      1.012212  scalx
      1.024421  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
