 -1.280347508E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.661683E-01  dx in pixels
 -3.929946E-02  dy in pixels
      1.025389  scale x
      1.031535  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
