 -9.639060480E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.445050E+00  dx in pixels
 -1.736126E+01  dy in pixels
      1.021095  scalx
      1.013202  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
