 -1.089722648E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.917300E+00  dx in pixels
 -1.817620E+01  dy in pixels
      1.024138  scalx
      1.012942  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
