 -1.146541158E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.859648E+00  dx in pixels
 -1.748166E+01  dy in pixels
      1.011752  scalx
      1.023475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
