 -1.269054758E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.918600E+00  dx in pixels
 -1.791870E+01  dy in pixels
      1.014900  scalx
      1.023543  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
