 -1.120536685E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.623751E+00  dx in pixels
 -2.047632E+01  dy in pixels
      1.014368  scalx
      1.021845  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
