 -1.323204985E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.274400E+00  dx in pixels
 -1.950070E+01  dy in pixels
      1.017065  scalx
      1.021530  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
