 -8.317818371E-03 -4.027111596E-03 -2.400457023E-03 -3.522107114E-03  rotation in radian
  8.995455E+00  dx in pixels
 -2.018435E+01  dy in pixels
      1.014274  scalx
      1.021653  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
