 -9.444138371E-03 -4.027111596E-03 -2.400457023E-03 -3.522107114E-03  rotation in radian
  1.366700E+00  dx in pixels
 -2.338530E+01  dy in pixels
      1.016986  scalx
      1.021627  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
