 -1.046592405E-02 -2.703503262E-03 -1.670061180E-03 -2.434276624E-03  rotation in radian
  7.001000E-01  dx in pixels
 -2.295970E+01  dy in pixels
      1.016848  scalx
      1.021429  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
