 -1.017768027E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.362654E-01  dx in pixels
 -1.944990E+01  dy in pixels
      1.011905  scalx
      1.024384  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
