 -1.174619527E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.484000E-01  dx in pixels
 -1.958250E+01  dy in pixels
      1.014471  scalx
      1.024600  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
