 -1.036945435E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.035072E+01  dx in pixels
 -1.677655E+01  dy in pixels
      1.014283  scalx
      1.021387  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
