 -1.113912875E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.676200E+00  dx in pixels
 -1.943180E+01  dy in pixels
      1.016954  scalx
      1.021373  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
