 -1.015564476E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.498637E+01  dx in pixels
 -2.323720E+01  dy in pixels
      1.014240  scalx
      1.025329  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
