 -1.120422976E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.341000E+00  dx in pixels
 -1.986620E+01  dy in pixels
      1.016117  scalx
      1.024901  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
