 -1.060477126E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.501821E+01  dx in pixels
 -1.643813E+01  dy in pixels
      1.026520  scale x
      1.031951  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
