 -1.000265585E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.860287E+00  dx in pixels
 -1.810502E+01  dy in pixels
      1.012519  scalx
      1.021774  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
