 -1.108246885E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.290800E+00  dx in pixels
 -2.154210E+01  dy in pixels
      1.015357  scalx
      1.021774  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
