 -1.077056626E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.315311E+00  dx in pixels
 -1.611439E+01  dy in pixels
      1.018141  scalx
      1.024695  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
