 -9.227673200E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.969025E+00  dx in pixels
 -1.857049E+01  dy in pixels
      1.017549  scalx
      1.018498  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
