 -1.085678443E-02 -9.973283428E-04 -1.596664310E-04 -2.402851020E-04  rotation in radian
 -2.203785E-01  dx in pixels
 -2.008519E+01  dy in pixels
      1.014208  scalx
      1.021921  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
