  1.198500605E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.825800E+00  dx in pixels
 -1.442800E+01  dy in pixels
      0.973047  scalx
      0.991986  scaly
        50.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
