 -1.228986290E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.893700E+00  dx in pixels
 -1.451460E+01  dy in pixels
      1.012387  scalx
      1.026822  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
