 -1.164614652E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.665391E+00  dx in pixels
 -1.985917E+01  dy in pixels
      1.009772  scalx
      1.027301  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
