 -1.230424012E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.435700E+00  dx in pixels
 -1.444450E+01  dy in pixels
      1.011874  scalx
      1.027200  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
